<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\section{Кодировка ISO-8859-5}

ISO 8859-5 "--- 8-битная кодовая страница из серии ISO-8859 для представления кириллицы. В России почти не употребляется.

ISO 8859-5 была создана на базе &lt;&lt;основной кодировки&gt;&gt; (все русские буквы сохранили своё расположение, за исключением заглавной Ё).

Имеются буквы многих языков, использующих кириллицу, однако в целом ISO 8859-5 "--- не очень удобная кодировка, поскольку в ней отсутствуют многие нужные символы, такие как тире, кавычки-ёлочки, градус и др. Нет также буквы &lt;&lt;CYRILLIC LETTER GHE WITH UPTURN&gt;&gt;, используемой иногда в украинской письменности.

Порядок символов этой кодовой страницы использовался при размещении букв кириллицы в наборе символов Unicode (со сдвигом вверх на 864 позиции).

\endinput
</pre></body></html>